
%---------------------------
\listfiles
\documentclass[ngerman]{vl-arbeitsanweisung}
\usepackage{blindtext}
%\usepackage{showframe}

\Devision{7}
\Department{7.3}
\WorkingGroup{Vakuummetrologie}
\Object{DIR}
\Edition{03}

\title{Kalibrierung von Vakuummetern im Bereich von \\ 30\,Pa bis
 10\textsuperscript{5}\,Pa durch direkten Vergleich mit einem Normal}

\date{2007-05}

\begin{document}

\maketitle
\tableofcontents

\clearpage

\section{Zweck und Geltungsbereich}

\begin{landscape}
  \section{Begriffe und Abkürzungen}
  \Huge ABCD \hfill 1234
  \vfill
  UVWX  \hfill 1234
\end{landscape}

\begin{landscape}
  \section{Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen}
  \Huge UVWX  \hfill 1234
  \vfill
  ABCD  \hfill 1234
\end{landscape}

\section{Gerätetechnische Gegebenheiten}

\section{Kalibrierverfahren}

\section{Validierung}

\section{Ergebnisse von Vergleichen}

\section{Aufzeichnungs- und Ablagesystem (Aktenordnung)}

\section{Literatur}

\section{Anhang: Messunsicherheitsbudgets für verschiedene Geräte und
  Beispielkalibrierschein}

% Alle Seiten des Kalibrierscheines
\includepdf[pages=-,frame,scale=.75,%
  pagecommand={\thispagestyle{headings}}]{ks-75024_2014.pdf}

\end{document}
%---------------------------
