
\ProvidesFile{KK.clo}[2014/01/28 v1.0b class option (RN/PTB)]

\newcommand*\ks@printFirstPage{%
  \unitlength=1bp %
  \AtPageLowerLeft{%
    %------------- Kopf ------------
    \put(69,783){\parbox{\textwidth}{\huge\bfseries\ks@PTB}}
    \put(69,760){\parbox{\textwidth}{\large\bfseries\ks@BSuB}}
    \put(287,700){\includegraphics[width=62bp]{Adler.pdf}}
    \put(252,660){\normalfont\huge Kalibrierschein}
    \put(260,642){\normalfont\itshape\large Calibration Certificate}
    %-----------Mittelteil ---------
    \ks@put@main
    %------------- Fuss ------------
    %%%\put(-18bp,38bp){\rotatebox{90}{\xscriptsize 391~00B~k}}
    \put(62,83){\linethickness{1.3bp}\line(1,0){506}}
    \normalfont\scriptsize
    \put(68,68){\parbox[t]{\textwidth}{%
       Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Siegel haben keine G\"ultigkeit.
       Dieser Kalibrierschein darf nur unver\"andert weiterverbreitet\\
       werden. Ausz\"uge bed\"urfen der Genehmigung der
       Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. \\
       \normalfont\itshape
       Calibration certificates without signature and seal are not valid.
       This calibration certificate may not be reproduced other than in
       full. \\ Extracts may be taken only with permission of the
       Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
    }}
  }
}

\newcommand\ks@put@main{%
  \normalfont\normalsize
  \@tempdima=68bp %
  \@tempdimb=670bp %
  \@tempdimd=207bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Gegenstand:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@object}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Object:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Hersteller:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@manufacturer}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Manufacturer:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-60bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Typ:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@printTabLines{348bp}{28bp}}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Type:}
  %--------------------------------
  \@tempdimb=478bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Kennnummer:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Serial number:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Auftraggeber:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@applicant@table}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Applicant:}
  \@tempdimb=377bp %
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Anzahl der Seiten:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ztotpages}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Number of pages:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Gesch\"aftszeichen:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@refNo}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Reference No.:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Kalibrierzeichen:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@calibMark}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Calibration mark:}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Datum der Kalibrierung:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@calibDate}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Date of calibration:}
  %--------------------------------
  \@tempdime=\@tempdimd \advance\@tempdime185bp %
  \advance\@tempdimb-30bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){Im Auftrag:}
  \put(\@tempdima,\@tempdimc){\scriptsize\itshape By order:}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){\ks@location, \ks@certificateDate}
  \put(\@tempdime,\@tempdimb){Bearbeiter:}
  \put(\@tempdime,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Examiner:}
  \advance\@tempdimb-24bp %
  \@tempdimc=\@tempdimb \advance\@tempdimc-10bp %
  \put(\@tempdimd,\@tempdimb){Siegel}
  \put(\@tempdimd,\@tempdimc){\scriptsize\itshape Seal}
  %--------------------------------
  \advance\@tempdimb-41bp %
  \put(\@tempdima,\@tempdimb){\ks@byOrder}
  \put(\@tempdime,\@tempdimb){\ks@examiner}
  %--------------------------------
  \put(52bp,170bp){\rotatebox[origin=c]{90}{\tiny 391~00B~k}}
}

\endinput
%%
%% End of file `KK.clo'.
