<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
\documentclass[de]{ptb-confirm}

\missingEntries{ 17 }

\handledby{Ute Becker}%{{DB}} 
\myref{7.5-1V-17-54}%{{DB}} 
%%%\mymail{}%{{DB}} 
\myphone{7467}%{{DB}}? 
\myfax{7490}%{{DB}}? 
\myemail{Ute.Becker@ptb.de}%{{DB}} 

\yourref{4711-0815}%{{DB}} 
\yourmail{2017-07-14}%{{DB}} 
\KindOfEnquiry{E-Mail}%{{DB}}?
\DateOfEnquiry{}%{{DB}}

\Company{INFICON GmbH}%{{DB}}
\Name{Christian Scherer}%{{DB}}
\Street{Postfach 51 07 60}%{{DB}} zusätzl. Makro  \POB (Post Office Box)?
\Zipcode{50943}%{{DB}}
\Town{Köln}%{{DB}}
\Land{}%{{DB}} Leer, wenn Deutschland

\Device{{Testleck gegen Atmosphäre Helium XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX}, 
  {Testleck gegen Atmosphäre R134a}}%{{DB}}
\Condition{\SI{23+-0.5}{\degreeCelsius}}%{{DB}}
\ScheduleDate{2017-08-28}%{{DB}}
\Fee{1626.98}

\ConstantText{%
Ihr Antrag wird mit einem separaten Kostenbescheid
abgerechnet. Die Höhe der festen Gebühr (Durchschnittsgebühr) basiert auf der
Kostenverordnung für Nutzleistungen in der derzeit gültigen Fassung.
Überschreitet der Arbeitsaufwand für Ihr Gerät den für die Durchschnittsgebühr
ermittelten Arbeitsaufwand um mehr als 25\,\%, erfolgt eine Kostenermittlung
nach tatsächlichem Aufwand.
\par
Die Verfahrensweise der PTB richtet sich nach verwaltungsrechtlichen
Bestimmungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen eines Antragstellers können nicht
akzeptiert werden.
\par
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu unserer Sicherheit und zur
Betriebsbereitschaft unserer Primärnormale keine Kalibrierung beginnen können,
bevor nicht die beigelegte Erklärung unterschrieben an uns zurückgesandt ist.  
}

\date{2017-07-18}%{{DB}} 

\begin{document}
\end{document}
</pre></body></html>