
\documentclass[%
,de
,twoside
,sanserif
,BLN
]{ptbletter}

\yourmail{2015-05-08}
\handledby{Beate Prußeit}
\myref{7.5-1V-15-29 und -40}
\mymail{2015-05-14}
\myphone{+49-30-3481-7375}
\myfax{+49-30-3481-7490}
\myemail{Beate.Pruszeit@ptb.de}

\subject{Testlecks Vakuum}

\date{2015-07-15}

\begin{document}

\begin{letter}{%
INFICON GmbH \\
Christian Scherer \\
Bonner Str. 498 \\
50968 Köln
}

\opening{Sehr geehrter Herr Scherer,}% Herr/Frau?

als Anlagen erhalten Sie die Kalibrierscheine 75198~PTB~15 bis 75201~PTB~15 für
die durchgeführte Kalibrierung Ihrer Testlecks.

\closing{\MFG}

\encl{4 Kalibrierscheine}

\end{letter}

\end{document}
