<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">
%---------------------------
\setcounter{errorcontextlines}{100}
\listfiles
\documentclass[fontsize=11pt,paper=a4,pagesize,ngerman]{scrartcl}
\usepackage[top=20mm,bottom=25mm,left=15mm,right=15mm]{geometry}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{babel}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{tgheros}
\usepackage{xltabular,booktabs,ragged2e,calc,siunitx-PTB}
\usepackage{eurosym}
\let\texteuro=\officialeuro

\renewcommand\familydefault{\sfdefault}

\newdimen\numwidth
\setlength\numwidth{\widthof{9999.99}}

\newcolumntype{L}{&gt;{\RaggedRight\arraybackslash}X}
\newcolumntype{V}{&gt;{\hspace{\numwidth}\rlap\bgroup}c&lt;{\egroup}}

\newcommand*\markerI{$\circ$}
\newcommand*\markerII{\textbullet}

\newcounter{cdevice}
\newcommand*\tsection[1]{%
  \noalign{\stepcounter{cdevice}}%
  \multicolumn{1}{@{}L}{\textbf{\arabic{cdevice}.~#1}}
}
\newcommand*\basic[1]{%
  \multicolumn{1}{@{\hspace{1em}\markerI~}L}{#1}
}

\setlength\parindent{0pt}

\pagestyle{empty}

%\sisetup{round-mode=places,round-precision=2}

\begin{document}

\begin{center} \usekomafont{disposition}\Large
Physikalisch-Technische Bundesanstalt \\[.1\baselineskip]
Vakuummetrologie \\[.5\baselineskip]
Kalibriergebühren \par
\end{center}

\setlength\extrarowheight{.5ex}

\begin{xltabular}[l]{\textwidth}{@{\hspace{1.8em}\markerII~}LV@{}}
\toprule 
\multicolumn{1}{@{}c}{\textbf{Kalibriergegenstand}} &amp; 
\multicolumn{1}{c@{}}{\textbf{Gebühr in €}} \\
\toprule
\endhead
\tsection{Ionisationsvakuummeter} \\
\basic{ausgeheizt, zwei Dekaden, Grundgebühr} &amp; \num{1837.00} \\
\basic{nicht ausgeheizt, zwei Dekaden, Grundgebühr} &amp; \num{1586.50} \\
zusätzliche Dekade &amp; \num{417.50} \\
zusätzliche Dekade unter \SI{1e-10}{\mbar} &amp; \num{542.75} \\
zusätzliche Dekade über \SI{1e-4}{\mbar} &amp; \num{375.75} \\
zusätzliches Gas, zwei Dekaden &amp; \num{1043.75} \\

\midrule

\tsection{Gasreibungsvakuummeter} \\
\basic{Sigma (effektiver Akkomodationskoeffizient), Grundgebühr} &amp; 
\num{1377.75} \\
je zusätzliches Gas &amp; \num{501.00} \\

\midrule

\tsection{Membranvakuummeter} \\

\basic{Vollausschlag: \SI{0.01}{\torr}, zwei Dekaden, Grundgebühr} &amp; 
  \num{1544.75} \\
\basic{Vollausschlag: \SI{0.1}{\torr}, \SI{0.25}{\torr}, zwei Dekaden, 
  Grundgebühr} &amp; \num{1336.00} \\
Vollausschlag: \SI{0.1}{\torr}, \SI{0.25}{\torr}, je zusätzliches Gas, 
zwei Dekaden &amp; \num{668.00} \\
Vollausschlag: \SI{0.1}{\torr}, \SI{0.25}{\torr}, zusätzliche Dekade &amp;
\num{334.00} \\
\basic{Vollausschlag: \SI{1}{\torr}, \SI{10}{\torr}, zwei Dekaden, Grundgebühr} 
&amp; \num{1169.00} \\
Vollausschlag: \SI{1}{\torr}, \SI{10}{\torr}, je zusätzliches Gas, zwei 
Dekaden &amp; \num{501.00} \\
Vollausschlag: \SI{1}{\torr}, \SI{10}{\torr}, zusätzliche Dekade &amp;
\num{292.25} \\
Vollausschlag: \SI{1}{\torr}, \SIrange{30}{130}{\Pa} mit FRS5, Zusatzgebühr &amp; 
  \num{375.75} \\
Vollausschlag: \SI{10}{\torr}, \SIrange{30}{1300}{\Pa} mit FRS5, Zusatzgebühr &amp; 
  \num{584.50} \\
\basic{Vollausschlag: \SI{100}{\torr}, \SI{1000}{\torr}, drei Dekaden, 
  Grundgebühr} &amp; \num{1419.50} \\
Vollausschlag: \SI{100}{\torr}, \SI{1000}{\torr}, je zusätzliches Gas, 
drei Dekaden &amp; \num{793.25} \\
Vollausschlag: \SI{100}{\torr}, \SI{1000}{\torr}, zusätzliche Dekade &amp;
\num{250.50} \\
Vollausschlag: \SI{100}{\torr}, \SIrange{30}{10000}{\Pa} mit FRS5, 
  Zusatzgebühr &amp; \num{751.50} \\

\midrule

\tsection{Testleck} \\

\basic{gegen Vakuum, Grundgebühr} &amp; \num{1336.00} \\
je zusätzliche Temperatur oder zusätzlicher Druck &amp; \num{835.00} \\
Gasfluss unter \SI{1e-9}{\mbar\litre\per\second}, Zusatzgebühr &amp;
\num{835.00} \\  
\basic{gegen Atmosphäre, Grundgebühr} &amp; \num{835.00} \\
\basic{gegen Atmosphäre mit Druckeinstellung und Messung, Grundgebühr} &amp;
\num{1336.00} \\ 
je zusätzliche Temperatur oder zusätzlicher Druck &amp; \num{334.00} \\

\bottomrule
\end{xltabular}

Diese Gebühren gelten ab 1.~Oktober 2021. In Ausnahmefällen, wenn die 
aufgewendete Arbeitszeit \SI{25}{\percent} der 
durchschnittlichen übersteigt, werden die tatsächlichen Kosten angesetzt. 
Weitere Zusatzkosten können sich ergeben, wenn der PTB Aufwendungen für 
ungewöhnliche Gase, spezielle Dienstleitungen, Transport, Zollangelegenheiten 
oder Sonstiges entstehen.  

\end{document}
%---------------------------
</pre></body></html>